"use client";

import React, {
  useState,
  useEffect,
  useRef,
  SetStateAction,
  Dispatch,
} from "react";
import { WebViewerInstance } from "@pdftron/webviewer";
import { Loader2 } from "lucide-react";
import { toast } from "sonner";

interface GeneralContractTemplateViewerProps {
  templateId?: number;
  filePath?: string;
  instance: WebViewerInstance | null;
  setInstance: Dispatch<SetStateAction<WebViewerInstance | null>>;
}

export function GeneralContractTemplateViewer({
  templateId,
  filePath,
  instance,
  setInstance,
}: GeneralContractTemplateViewerProps) {
  const [fileLoading, setFileLoading] = useState<boolean>(true);
  const viewer = useRef<HTMLDivElement>(null);
  const initialized = useRef(false);
  const isCancelled = useRef(false);

  // WebViewer 초기화 (기존 SignViewer와 완전히 동일)
  useEffect(() => {
    if (!initialized.current && viewer.current) {
      initialized.current = true;
      isCancelled.current = false;

      requestAnimationFrame(() => {
        if (viewer.current) {
          import("@pdftron/webviewer").then(({ default: WebViewer }) => {
            if (isCancelled.current) {
              console.log("📛 WebViewer 초기화 취소됨");
              return;
            }

            // viewerElement이 확실히 존재함을 확인
            const viewerElement = viewer.current;
            if (!viewerElement) return;

            WebViewer(
              {
                path: "/pdftronWeb",
                licenseKey: process.env.NEXT_PUBLIC_PDFTRON_WEBVIEW_KEY,
                fullAPI: true,
                // 한글 입력 지원을 위한 설정
                enableOfficeEditing: true, // Office 편집 모드에서 IME 지원 필요
                l: "ko", // 한국어 로케일 설정
              },
              viewerElement
            ).then((instance: WebViewerInstance) => {
              setInstance(instance);
              setFileLoading(false);
              
              try {
                const { disableElements, enableElements, setToolbarGroup } = instance.UI;

                // 편집에 필요한 요소들 활성화
                enableElements([
                  "toolbarGroup-Edit",
                  "toolbarGroup-Insert", 
                  "textSelectButton",
                  "panToolButton"
                ]);

                // 불필요한 요소들만 비활성화
                disableElements([
                  "toolbarGroup-Annotate",    // 주석 도구
                  "toolbarGroup-Shapes",      // 도형 도구
                  "toolbarGroup-Forms",       // 폼 도구
                  "signatureToolButton",      // 서명 도구
                  "stampToolButton",          // 스탬프 도구
                  "rubberStampToolButton",    // 러버스탬프 도구
                  "freeHandToolButton",       // 자유 그리기
                  "stickyToolButton",         // 스티키 노트
                  "calloutToolButton",        // 콜아웃
                ]);
                
                // 편집 툴바 설정
                setToolbarGroup("toolbarGroup-Edit");
                
                // 한글 입력 지원을 위한 추가 설정
                const iframeWindow = instance.UI.iframeWindow;
                if (iframeWindow && iframeWindow.document) {
                  // IME 지원 활성화
                  const documentBody = iframeWindow.document.body;
                  if (documentBody) {
                    documentBody.style.imeMode = 'active';
                    documentBody.setAttribute('lang', 'ko-KR');
                  }
                  
                  // 키보드 이벤트 리스너 추가 (한글 입력 감지)
                  iframeWindow.document.addEventListener('compositionstart', (e) => {
                    console.log('🇰🇷 한글 입력 시작');
                  });
                  
                  iframeWindow.document.addEventListener('compositionend', (e) => {
                    console.log('🇰🇷 한글 입력 완료:', e.data);
                  });
                }
                
                console.log("📝 WebViewer 한글 지원 초기화 완료");
              } catch (uiError) {
                console.warn("⚠️ UI 설정 중 오류 (무시됨):", uiError);
              }
            }).catch((error) => {
              console.error("❌ WebViewer 초기화 실패:", error);
              setFileLoading(false);
              toast.error("뷰어 초기화에 실패했습니다.");
            });
          });
        }
      });
    }

    return () => {
      if (instance) {
        instance.UI.dispose();
      }
      isCancelled.current = true;
      setTimeout(() => cleanupHtmlStyle(), 500);
    };
  }, []);

  // 문서 로드 (기존 SignViewer와 동일)
  useEffect(() => {
    if (!instance || !filePath) return;
    
    loadDocument(instance, filePath);
  }, [instance, filePath]);

  // 한글 지원 Office 문서 로드
  const loadDocument = async (instance: WebViewerInstance, documentPath: string) => {
    setFileLoading(true);
    try {
      // 절대 URL로 변환
      const fullPath = documentPath.startsWith('http') 
        ? documentPath 
        : `${window.location.origin}${documentPath}`;
      
      // 파일명 추출
      const fileName = documentPath.split('/').pop() || 'document.docx';
      
      console.log("📄 한글 지원 Office 문서 로드 시작:", fullPath);
      console.log("📎 파일명:", fileName);
      
      // PDFTron 공식 방법: instance.UI.loadDocument() + 한글 지원 옵션
      await instance.UI.loadDocument(fullPath, {
        filename: fileName,
        enableOfficeEditing: true,
        // 한글 입력 지원을 위한 추가 옵션
        officeOptions: {
          locale: 'ko-KR',
          enableIME: true,
        }
      });
      
      // 문서 로드 후 한글 입력 환경 설정
      setTimeout(() => {
        try {
          const iframeWindow = instance.UI.iframeWindow;
          if (iframeWindow && iframeWindow.document) {
            // Office 편집기 컨테이너 찾기
            const officeContainer = iframeWindow.document.querySelector('[data-office-editor]') ||
                                  iframeWindow.document.querySelector('.office-editor') ||
                                  iframeWindow.document.body;
            
            if (officeContainer) {
              // 한글 입력 최적화 설정
              officeContainer.style.imeMode = 'active';
              officeContainer.setAttribute('lang', 'ko-KR');
              officeContainer.setAttribute('inputmode', 'text');
              
              console.log("🇰🇷 한글 입력 환경 설정 완료");
            }
          }
        } catch (setupError) {
          console.warn("⚠️ 한글 입력 환경 설정 실패:", setupError);
        }
      }, 1000);
      
      console.log("✅ 한글 지원 Office 편집 모드로 문서 로드 완료");
      toast.success("Office 편집 모드가 활성화되었습니다.", {
        description: "한글 입력이 안 될 경우 외부에서 작성 후 복사-붙여넣기를 사용하세요."
      });
      
    } catch (err) {
      console.error("❌ Office 문서 로딩 중 오류:", err);
      toast.error(`Office 문서 로드 실패: ${err instanceof Error ? err.message : '알 수 없는 오류'}`);
    } finally {
      setFileLoading(false);
    }
  };

  // 기존 SignViewer와 동일한 렌더링 (확대 문제 해결)
  return (
    <div className="relative w-full h-full overflow-hidden">
      <div 
        ref={viewer} 
        className="w-full h-full"
        style={{
          position: 'relative',
          overflow: 'hidden',
          contain: 'layout style paint', // CSS containment로 격리
        }}
      >
        {fileLoading && (
          <div className="absolute inset-0 flex flex-col items-center justify-center bg-white bg-opacity-90 z-10">
            <Loader2 className="h-8 w-8 text-blue-500 animate-spin mb-4" />
            <p className="text-sm text-muted-foreground">문서 로딩 중...</p>
          </div>
        )}
      </div>
    </div>
  );
}

// WebViewer 정리 함수 (기존과 동일)
const cleanupHtmlStyle = () => {
  // iframe 스타일 정리 (WebViewer가 추가한 스타일)
  const elements = document.querySelectorAll('.Document_container');
  elements.forEach((elem) => {
    elem.remove();
  });
};